Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

Schatten bei Zentralbeleuchtung: die Vorgabe

PSfrag replacements

In der Perspektive besteht kein konstruktiver Unterschied mehr zwischen Zentral- und Parallel- Beleuchtung:

Die Lichtquelle bei Zentral-Beleuchtung spielt dieselbe Rolle wie der Lichtrichtungs-Fluchtpunkt bei Parallel-Beleuchtung.

Für die gezeigte Konstruktion wird angenommen, dass die beiden Gebäude und die Lampe alle auf einer horizontalen Ebene stehen.

Vorsicht: Es kann durchaus nötig sein, unsichtbare Punkte zu berücksichtigen, da diese sichtbare Schatten werfen können!

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de