Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

Rekonstruktion bei geneigter Bildtafel

PSfrag replacements

Zuerst sucht man ein Fluchtpunkt-Dreieck:

der Fluchtpunkt F_v der vertikalen Geraden, dazu Fluchtpunkte F_1 und F_2 zueinander orthogonaler Richtungen [hier braucht man Zusatz-Information!].

Man kann F^′_1 beliebig auf dem passenden Ordner wählen. Der Punkt F^′_2 ist dann bestimmt. Über den Thaleskreis und den Hauptsehstrahl findet man damit O^′. [Der Hauptsehstrahl geht durch F_v und steht senkrecht zur Verbindungsgeraden der beiden horizontalen Fluchtpunkte F_1 und F_2.]

Auch F^{′′′}_v kann man auf dem passenden Ordner frei wählen.

Den Abstand zwischen F^{′′′}_v und F^{′′′}_1 = F^{′′′}_2 misst man aus dem Fluchtpunkt-Dreieck. Von F^{′′′}_1 aus findet man O^{′′′} durch Orthogonalprojektion auf den Ordner zu F^{′′′}_v .

Auch der Hauptpunkt ist jetzt im Seitenriss leicht zu finden: H^{′′′} ergibt sich durch Orthogonalprojektion auf die Spur der Bildtafel im Seitenriss.

Man bestimmt die Höhe des Bildes A^∗ über F_1F_2, überträgt diese in den Seitenriss und findet den Grundriss A^{∗′} des Bildpunkts auf dem entsprechenden Ordner. Analog findet man B^{∗′} und C^{∗′}, sowie den Seitenriss A^∗_d^{′′′} des Bildes A^∗_d der ” Deckel-Ecke“ A_d.

[Im Grundriss sind A^{∗′} und A^∗_d^′ verschieden!] Den Grundriss A^′ wählt man auf dem Sehstrahl OA^{∗′}.

Jetzt kann man den Grundriss und den Seitenriss rekonstruieren - bis auf Ähnlichkeit!

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de