Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

PSfrag replacements

Falten Sie entlang der Risskante (zwischen Grund- und Seitenriss), und schneiden Sie entlang dieser Risskante von oben bis zur Standlinie s = s^′ auf.

Falten Sie entlang der Standlinie, bis die Bildtafel ihren Seitenriss erreicht.

Jetzt können Sie die Entstehung eines perspektiven Bildes mit geneigter Bildtafel verfolgen: Im Seitenriss wurde das Lot von O^{′′′} auf die Bildtafel gef̈allt und so H^{′′′} bestimmt. Man kann den vertikalen Abstand von P^∗ zum Horizont oder zur Standlinie im Seitenriss ablesen. Den Seitenriss P^{∗′′′} des Bildpunktes P^∗ ermittelt man durch Schneiden des Sehstrahls mit der Bildtafel.

Der Grundriss P^{∗′} des Bildpunkts wird auf dem Grundriss des Sehstrahls durch den Ordner zum Seitenriss P^{∗′′′} ermittelt.

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de