Markus Stroppel http://servix.mathematik.uni-stuttgart.de/∼stroppel/Perspektive/

ein etwas aufwendigerer Quader

PSfrag replacements

wahre Höhen (auf Vertikalen in der Bildtafel abzumessen):

Kein Punkt der Vorgabe liegt in der Bildtafel !

Man kann z.B. den Schnitt der vorderen Fläche mit der Bildtafel verwenden.

Beachten Sie:

Das menschliche Auge nimmt nur Sehstrahlen durch die Pupille auf, die nicht zu sehr vom Hauptstrahl abweichen. Diese bilden den Sehkegel, dessen Öffnungswinkel etwa 60^∘ beträgt. Nur innerhalb dieses Kegels liegende Objekte wirken in der Perspektive natürlich. (Manche Experten plädieren sogar für einen Öffnungswinkel von 30^∘.)

email: stroppel@mathematik.uni-stuttgart.de